335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 15 16 17 18 19 ALMOFRONT 2 TQP

(°C)

335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 16 17 18 19 Tw (Thermo LPCM)

335 340 345 350 355 360 365 370 375 380

36.5 37 37.5 38 38.5 S(Thermo LPCM)

(P. S. U.)

335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 -6 -4 -2 0 2 Ta-Tw (ficmeteo)